\documentclass{report}

\usepackage{graphicx}
\usepackage[utf8]{inputenc}


\begin{document}

\pagestyle{empty}

~\\

\vspace{4cm}



Este trabalho é financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional Fatores de Competitividade - COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto FCOMP-01-0124-FEDER-010049. \\\\\\

This work is funded by ERDF - European Regional Development Fund
through the COMPETE Programme (operational programme for
competitiveness) and by National Funds through the FCT - Fundação para
a Ciência e a Tecnologia (Portuguese Foundation for Science and
Technology) within project FCOMP-01-0124-FEDER-010049. \\\\

% This work was supported by project CROSS (PTDC/EIA-CCO/108995/2008),
% funded by the Portuguese Foundation for Science and Technology. \\


\vspace{1cm}


\includegraphics[scale=0.60]{FCT_logo}


\vspace{1cm}

\includegraphics[scale=1]{COMPETE_QREN_UE_logo}



\end{document}
